-0.2

0.0

0.2

0.4

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Total energy π^0 mesons

x_F

A_N (Assuming A^{CNI}=0.013)

Collins Initial state twist-3 Final state twist-3

Sivers

〈p_T〉 = 1.0 1.1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 GeV/c

N