)^2

(GeV/c eeM 0 0.5 1 1.5

-1)^2 /dy) (20 MeV/c ch Excess[Data-Cocktail]/(dN

12−10

10−10

8−10

6−10

4−10

2−10

1 Rapp Sum PHSD Sum

Rapp Rho PHSD Rho Rapp QGP PHSD QGP Data PHSD a1 Cocktail Uncert. PHSD Delta

Rapp Sum PHSD Sum

310 × 27 GeV

39 GeV

-3 10× 62.4 GeV

STAR

Au+Au 0-80%