Freeze-out temp. (GeV)

0.10

0.15

0.20

〉β〈 Flow velocity,

0.3 0.4 0.5 0.6 η/d ch dN 10 100

0.3 0.4 0.5 0.6

0.05

0.10

0.15

0.20 (a)

10^210

0.05

0.10

0.15

0.20 (b)

Cu+Cu 200 GeV 62.4 GeV

Au+Au200 GeV 62.4 GeV kinT_{ch}T

η/d ch dN 10 100

〉β〈

0.3 0.4 0.5 0.6 (c)

Cu+Cu 200 GeV 62.4 GeV

Au+Au 200 GeV 62.4 GeV