1/3η/d_{ch} dN 0 2 4 6 8 0 2 4 6

[fm] oR

STAR (standard) p+p 200 GeV STAR (EMCICs) p+p 200 GeV

1/3η/d_{ch} dN 0 2 4 6 8 0 2 4 6

0 2 4 6

[fm] oR

4.8 GeV Au+Au E802 5.4 GeV Si+Au E802 5.4 GeV Si+Al E802

1/3η/d_{ch} dN 0 2 4 6 8 0 2 4 6

[fm] sR

200 GeV Cu+Cu STAR 62.4 GeV Cu+Cu STAR 200 GeV Au+Au STAR 62.4 GeV Au+Au STAR

1/3η/d_{ch} dN 0 2 4 6 8 0 2 4 6

0 2 4 6

[fm] sR

8.7 GeV Pb+Pb CERES 6.4-17.3 GeV Pb+Pb NA49 17.3 GeV Pb+Pb CERES 200 GeV Au+Au PHENIX

1/3〉ηd/_{ch}Nd〈

0 2 4 6 8 0 2 4 6

[fm] lR

c 0.20 GeV/ ≈〉_Tk〈 1/3〉ηd/_{ch}Nd〈

0 2 4 6 8 0 2 4 6

0 2 4 6

[fm] lR

c 0.39 GeV/ ≈〉_Tk〈 c 0.45 GeV/ ≈ PHENIX

〉_Tk〈