[GeV/c]

|q|

0.0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.8 1.0 1.2 00

REA_{00}^{RE}A

CF standard fit fit -qδ fit β -ζ EMCIC fit

[GeV/c]

|q|

0.0 0.2 0.4 0.6

-0.04

-0.02

0.00 20

REA_{20}^{RE}A

[GeV/c]

|q|

0.0 0.2 0.4 0.6

-0.04

-0.02

0.00

0.02

22 REA_{22}^{RE}A