|<0.5) η (| raw chN 0 100 200 300 400 500 600 700 800

evt /N raw ch /dN evt dN

-7 10 -6 10 -5 10 -4 10 -3 10 -2 10 -1 10 200 GeV 5)× (scaled

62.4 GeV