ηΔ

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

(deg) ϕΔ

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

CI Signal

70 to 80 %

(a)

ηΔ

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

(deg) ϕΔ

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4

CI Signal Data

(b)